121 4 2 phen.names: CELL CELL.1 col.phen: #66C2A5 #FC8D62 #8DA0CB #E78AC3
# MDA_MB_231 NILL MDA_MB_231 NILL
MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231
MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL NILL MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231 MDA_MB_231
