31 4 1
# control estradiol_MPA estradiol tibolone
control control control control control control control control control estradiol_MPA estradiol_MPA estradiol_MPA estradiol_MPA estradiol_MPA estradiol_MPA estradiol estradiol estradiol estradiol estradiol estradiol estradiol tibolone tibolone tibolone tibolone tibolone tibolone tibolone tibolone tibolone

