33 8 1
# ADHGD ADLGD CD CRCB CRCCD HYPERPLAST NORM UC
ADHGD ADHGD ADLGD ADLGD ADLGD CD CD CD CD CRCB CRCB CRCB CRCCD CRCCD CRCCD CRCCD HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST HYPERPLAST NORM NORM NORM UC UC UC

